LIBRARY   	FINDINSTLIB
DESCRIPTION	'FINDINSTLIB.DLL - HP VEE FINDINST DLL WRAPPER'
CODE      	PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA 	  	PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  	8192
EXPORTS
	loadlib
	getdevicelist
